Title: Unmöglich? Reservierung von Ressourcen in der Schule?
Course: MRBS - Buchungssystem für Räume und mehr

Wer kennt das Problem nicht aus seiner Schule? Können Sie den Computerraum, einen Laptop oder einen Beamer ganz selbstverständlich auf einer Internetseite buchen? Oder müssen Sie zur Reservierung eine Papierliste im Orga-Büro oder im zentralen Lehrerzimmer benutzen? Oder gibt es in Ihrer Schule gar keine Vorbestellung und Sie planen die Computernutzung erst gar nicht ein?

Das MRBS (= Meeting Room Booking System) ist ein Modul für Moodle, dass Sie zusätzlich installieren müssen, um es benutzen zu können. Ohne persönliche Anmeldung tut sich natürlich nichts, aber MRBS benutzt automatisch die Benutzeranmeldung von Moodle ... sehr praktisch!