Title: Winkel
Course: Mathematik 6 > Section: Orientierung mit Karte und Kompass

Ein Winkel wird von zwei Schenkeln mit gemeinsamen Anfangspunkt begrenzt. Dieser Anfangspunkt heißt Scheitel.

Die Winkelgröße wird durch die Größe der Linksdrehung von Schenkel 1 zu Schenkel 2 angegeben.

Winkle werden nach ihrer Größe unterschieden und erhalten folgende Namen:

Winkelart | spitzer Winkel | rechter Winkel | stumpfer Winkel | gestreckter Winkel | überstumpfer Winkel | voller Winkel
Winkelgröße | kleiner als 90° | 90° | zwischen 90° und 180° | 180° | zwischen 180° und 360° | 360°
Beispiel |  |  |  |  |  |