Title: Standard für B7* Winkel messen und zeichnen
Course: Mathematik 6

Q: Zeichne den Winkel $$\alpha$$.

SA und SB sind 6 cm lang.

Wie lang ist die Strecke AB? [Image]
- $$\alpha$$ = 21° | 2,2 cm
- $$\alpha$$ = 42° | 4,3 cm
- $$\alpha$$ = 142° | 11,3 cm
Also offered: 5,7 cm; 9,8 cm

Q: Welchen Winkel überstreicht

a) ein großer Uhrzeiger in 10 Minuten?

[...]°

b) ein großer Uhrzeiger in 7 Minuten?

[...]°

c) ein kleiner Uhrzeiger in 2 Stunden?

[...]°
A: 60; 42; 60

Q: Welche Zeitspanne vergeht, wenn ein

a) großer Uhrzeiger 30° überstreicht?

[...] Minuten

b) großer Uhrzeiger 36° überstreicht?

[...] Minuten

c) kleiner Uhrzeiger 30° überstreicht?

[...] Minuten
A: 5; 6; 60

Q: Wie groß muss $$\alpha$$ sein, damit der Schenkel s durch den angegebenen Punkt geht ?

a) P( 10 I 2,1 )

$$\alpha$$ = [...]°

b) P( 1,5 I 0 )

$$\alpha$$ = [...]°

c) P( 10 I 7 )

$$\alpha$$ = [...]°

d) P( 5 I 7 )

$$\alpha$$ = [...]°

e) P( 4 I 7 )

$$\alpha$$ = [...]°

f) P( 0 I 3 )

$$\alpha$$ = [...]°

[Image]
A: 139; 10; 188; 239; 253; 329