Title: Standard für Test: Parabelwerkstatt
Course: PULS - Mathematik Vertiefungskurs

Standardkategorie für Fragen, die im Kontext 'Test: Parabelwerkstatt' freigegeben sind.

Q: Wie lautet der Scheitelpunkt zu y4?
[Image: BILD: parabel1]
- S (-2/-5)
- S (-5/-2)
- S (2/-5)
- S (-5/2)
A: S (-2/-5)

Q: Wie lautet der Scheitelpunkt zu y3?
[Image: BILD: parabel1]
- S (4/-1)
- S (-4/1)
- S (-1/4)
- S (1/-4)
A: S (4/-1)

Q: Das Dach der Kölnarena, einer Veranstaltungshalle in Köln-Deutz, wird von einem Stahlbogen getragen, der die Form einer quadratischen Parabel hat.

Der Bogen ist über dem ebenen Erdboden an der höchsten Stelle 73 m hoch und hat eine Spannweite von ca. 180 m.

Welches Funktionsgleichung gibt näherungsweise den Sachverhalt wieder?
- f(x) = -0,009 x^2 + 73
- f(x) = 0,009 x^2 +73
- f(x) = 0,009 x^2 - 73
- f(x) = - 0,9 x^2 +73
- f(x) = 0,9 x^2 +73
A: f(x) = -0,009 x^2 + 73

Q: Welches ist der Scheitelpunkt zur folgenden Funktion?

f(x) = x^2 + 6x + 11
- S ( -3/2)
- S ( 3/2)
- S ( 3/-2)
- S (-3/-2)
A: S ( -3/2)

Q: Welches ist die passende Normalform zur angegebenen Scheitelpunktsform?

f(x) = (x+3)^2 + 2

(Hinweis: x^2 steht für das Quadrat von x!)
- f(x) = x^2 + 6x + 11
- f(x) = x^2 + 11
- f(x) = x^2 - 6x + 9
- f(x) = x^2 - 6x + 11
A: f(x) = x^2 + 6x + 11