Title: EXPERIMENT: Beobachtungen
Course: PULS - Physik LK

Beobachtung in der Röhre

U2 = 20 V | U2 = 21 V | U_2 = 22 V
U2 = 23 V | U2 = 24 V | U2 = 40 V
U2 = 42 V | U2 = 44 V | U2 = 60 V

Während die Spannung U2 erhöht wird, sind ab der Spannung U2 = 21 V Leuchterscheinungen sichtbar. Zunächst ist nur eine Leuchtschicht zu erkennen, die mit steigender Spannung vom Gitter in Richtung Glühkathode wandert.
Bei der Spannung U2 = 42 V entsteht eine weitere Leuchtschicht, die ebenfalls bei steigender Spannung in Richtung Gitter wandert.

Gemessenes I(U2)-Diagramm:
Abbildung einfügen

Fragen zur Auswertung:
Sowohl die Entstehung der Leuchtschichten als auch die Extrempunkte im I(U2)-Diagramm sind überraschend. Diese beiden Phänomene hängen zusammen. Um den Zusammenhang zu verstehen, ordnen Sie Spannungen an denen Extrempunkte im I(U2)-Diagramm vorliegen dem Entstehen und Ablösen von Leuchtschichten zu.