Title: EXPERIMENT: Versuch von Hallwachs
Course: PULS - Physik LK

Aufbau, Durchführung und Beobachtung:

Siehe Applet auf den LEIFI-Seiten.

Auswertung: Photonenhypothese von Einstein

Der erste und zweite Teilversuch zeigen, dass nur Elektronen und keine positiven Ladungsträger durch Licht aus der Zinkplatte herausgelöst werden.

Der dritte Teilversuch wird durch die Photonenhypothese erklärt. Die Energie wird durch das Licht nicht kontinuierlich, sondern in Portionen übertragen. Die Elektronen können die Energie mehrerer Energieportionen nicht speichern, sondern geben sie sofort nach Erhalt wieder ab.

Ist diese Energieportion groß genug, können die Elektronen die Zinkplatte verlassen. Nur die Energieportionen der ultravioletten Strahlung sind ausreichend. Filtert man diesen Lichtanteil durch die Glasplatte heraus, werden keine Elektronen mehr herausgelöst.

Die Energieportionen in der elektromagnetischen Strahlung nennt man Lichtquanten oder Photonen. Ihre Energie hängt offensichtlich von der Wellenlänge bzw. von der Frequenz der Strahlung ab.